ÖÕÓÉÊÏŒÇÌÅÉÁ-ÉÉÉ ÁÓÊÇÓÅÉÓ 5 Íá âñåèïýí ïé óõììåôñSSåò ôùí êáíïíéêþí äïíÞóåùí ôùí ðáñáêÜôù ìïñSSùí, êáèþò êáé ðïéÝò äïíÞóåéò åSSíáé åíåñãÝò óôç öáóìáôïóêïðSSá õðåñýèñïõ êáé ðïéÝò óôç Raman.

1. CHCl_3

2. CH_4

3. C_6H_6

4. UF_6

5. C_2H_6